Différence pour la fonction "log" dans 4D et MS Excel

Stephanie Tirtiat

Résultats différents pour le Log dans 4D et dans MS Excel

- Titre : Différence pour la fonction "log" dans 4D et MS Excel

- Auteur : Stephanie Tirtiat

- Parution : 29 juin 2006

- Mise à jour : 20 septembre 2006

- Licence : Copyright ® 2006 4D s.a. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

Produit : 4D 2004  ·  Plateforme : Mac et Win ♪

"Si je fais un Log(100) dans 4D et dans Excel, j'ai deux résultats différents : 4D me renvoie 4,605... et MS Excel me renvoie 2,0. Pourquoi ?"

La fonction logarithme népérien Log de 4D utilise la base e (2,7182818).

Donc, Log de 100 en base 2,7182818 retourne 4,605...

MS Excel utilise par défaut la base 10 si la base n'est pas spécifiée dans la fonction.

La fonction Log de 100 en base 10 retourne 2,0.

Si vous définissez la base 2,7182818, MS Excel retournera également 4,605.

Exemples dans MS Excel :

Cell=LOG(100) => 2,000

Cell=LOG(100;2,7182818) => 4,605

Documentation de la fonction Log :
https://4d.developpez.com/documentation/4DDoc2004/CMF/CMF00022.HTM