4D Serveur v11 SQL et graphique du moniteur non visible

Olivier Marolleau

- Titre : 4D Serveur v11 SQL et graphique du moniteur non visible

- Auteur : Olivier Marolleau

- Parution : 30 juin 2008

- Licence : Copyright ® 2005-2008 4D s.a.. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

- I. Présentation ♪

I - Présentation ♪

Produit : 4D Server v11 SQL v11.2  ·  Plateforme : Windows

Vous voici sur 4D Server v11 SQL !

Vous ouvrez le moniteur, mais vous ne voyez pas les graphes d'utilisation de la mémoire et des ressources système.

Ce problème d'affichage pourrait provenir du fait que vous n'avez pas les droits adéquats pour utiliser l'Analyseur de Performances inclus dans Windows Vista.

Pour y remédier, ouvrez une session en tant qu'administrateur.

Dans le menu Windows, faites un clic droit sur 'Ordinateur', puis sélectionnez 'Gérer'.

Allez ensuite dans 'Utilisateurs et groupes locaux', 'Groupes', et enfin 'Utilisateurs de l'Analyseur de performances'.

Vous obtiendrez alors la fenêtre ci-dessous. Cliquez sur 'Ajouter' :

Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur 'Avancé' puis sur 'Rechercher' :

Double-cliquez sur l'utilisateur pour lequel vous souhaitez donner les droits de consultation.

Redémarrez le système.

Les graphiques devraient maintenant apparaître.