Boîte de dialogue sur le serveur miroir lors de l'intégration

Stéphanie Tirtiat

- Titre : Boîte de dialogue sur le serveur miroir lors de l'intégration

- Auteur : Stéphanie Tirtiat

- Parution : 25 janvier 2007

- Licence : Copyright ® 2007 4D s.a. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

Produit : 4D 2004

Plateforme : Mac & Win ♪

Vous avez configuré un système de miroir pour votre base de données 4D.

Quand l'intégration des fichiers d'historique se lance sur la machine du serveur Miroir, une alerte s'affiche :

"Le fichier de données ne contient pas les dernières opérations."
Et les deux options :
· "intégrer le fichier d'historique courant"
· "ouvrir la base de données avec un nouveau fichier d'historique"

Cette boîte de dialogue force le développeur à intervenir manuellement sur la machine miroir pour valider une des deux options d'intégration proposées.

Or, le développeur aimerait bien que l'intégration des fichiers d'historique sur le serveur miroir se fasse de manière automatique.

Cause et solution :

En fait, il suffisait de cocher l'option "Intégrer le dernier historique si la base est incomplète" dans les Préférences du serveur Miroir, panneau Sauvegarde > Restitution.

Pour plus d'informations sur le système de mirroring :
· Documentation :
Mise en place d'un miroir logique
· Note technique (en accès privé) :
Mirroring avec 4D 2004 (à partir de 4D 2004.3)