Format SYLK endommagé dans un import CSV

Olivier Marolleau

Erreur "Format SYLK endommagé" dans un import CSV depuis 4D vers Microsoft Excel sous Mac OS. ♪

- Titre : Format SYLK endommagé dans un import CSV

- Auteur : Olivier Marolleau

- Parution : 8 octobre 2007

- Licence : Copyright ® 2007 4D s.a. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

Produit : 4D 2004.x · Plateforme : Mac & Win

Un export des données généré par 4D au format CSV peut être ouvert directement dans MS Excel sous Mac.

Cependant un message d'erreur "format SYLK endommagé" peut être généré interdisant à ce fichier d'être utilisé.

Le problème est que MS Excel interprète le format CSV comme un format SYLK.

La cause de cette mauvaise interprétation vient du fait que le fichier débute probablement par "ID".

Excel trouve ces deux caractères en début de fichier, fait abstraction du format et considère par défaut que celui-ci est SYLK.

Pour contourner ce problème, il faut simplement remplacer "ID" par "Id". L'interprétation du fichier redeviendra alors correcte.