Détecter la plateforme MacIntel

Support Technique 4D

- Titre : Détecter la plateforme MacIntel

- Auteur : Support Technique 4D

- Parution : 30 mai 2007

- Licence : Copyright ® 2007 4D s.a. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

Produit : 4D 2004 · Plateforme : Mac ♪

La commande 4D Gestalt ne fait pas la différence entre un PPC et un MacIntel.

Selon la documentation Apple, cette commande s'utilise avec le code "sysa" (Native Sys Architecture) :

$LongInt_errorCode := Gestalt ("sysa"; $LongInt_returnValue)

$LongInt_returnValue devrait retourner '10' pour un MacIntel et '2' pour un PowerPC. Mais elle retourne '2' quel que soit le type de Mac.

La solution est d'utiliser la commande LANCER PROCESS EXTERNE pour exécuter la commande Applescript 'system attribute "sysa"' qui retourne la valeur attendue.

Voici un code exemple :

C_TEXTE($Out)
C_TEXTE($In)
C_TEXTE($Erreur)
LANCER PROCESS EXTERNE("osascript -e 'system attribute \"sysa\" '";$In;$Out;$Erreur)

La commande retourne '10' pour un MacIntel et '2' pour un PowerPC, dans la variable de sortie $Out.

Documentation des commandes 4D :
· Gestalt
· LAUNCH EXTERNAL PROCESS

Documentation Apple :
· Commande Gestalt et paramètres
· Gestalt Manager
Extrait :
-------------------
System Architecture Selectors

Specify the native system architecture.

enum {
gestaltSysArchitecture = 'sysa',
gestalt68k = 1,
gestaltPowerPC = 2,
gestaltIntel = 10
};
-------------------