Problèmes de connexion entre 4D Client et Windows 2000 avec Terminal Server

Thomas Schlumberger

Solutions aux problèmes de connexion entre 4D et Windows avec Terminal Server

Produit : 4D 6.8, 4D 2003, 4D 2004  ·  Plateforme : Windows ♪

- Titre : Problèmes de connexion entre 4D Client et Windows 2000 avec Terminal Server

- Auteur : Thomas Schlumberger

- Parution : 18 août 2006

- Licence : Copyright ® 2006 4D s.a.. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

- I. Cause

- II. Solutions

- 1re solution

- 2e solution

- 3e solution

I - Cause

Le problème se produit lors de l'interaction de la version 3 de dispositif de MetaFrame XP avec le Microsoft Hotfix Q329115.

Le Update Q329115 de Microsoft pour Windows 2000 (avec Terminal Server) peut causer des problèmes de connexion entre 4D Client et Windows 2000 !

II - Solutions

Les solutions sont fournies sur le site de Citrix.

1re solution

Appliquez Hotfix XE103W2k024 ou son équivalent.

2e solution

Enlevez le Microsoft Hotfix Q329115.

3e solution

Ajoutez les valeurs suivantes à cette clé dans la base de registre :

Cette solution exige que vous éditiez la base de registre (Registry). Utiliser la base de registre de manière inexacte peut poser de sérieux problèmes qui peuvent exiger la réinstallation de votre système d'exploitation. Citrix ne peut pas garantir que des problèmes résultant de l'utilisation incorrecte de la base de registre peuvent être résolus. Vous modifiez donc la base de registre à vos propres risques. Sauvegardez l'entrée dans la base de registre avant que de l'éditer.

Registry Path: \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs

ValueType: REG_SZ

Value: wsock32.dll