Vos bases compilées ne s'ouvrent pas avec un Windows serveur 2003 Xeon

Tony Ebollo

Solution aux problèmes de lancement de bases compilées avec le DEP de Windows ♪

- Titre : Vos bases compilées ne s'ouvrent pas avec un Windows serveur 2003 Xeon

- Auteur : Tony Ebollo

- Parution : 8 février 2006

- Licence : Copyright ® 2006 4D s.a.. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

Produit : 4D 2003, 4D 2004  ·  Plateforme : Windows

Si vous ne désactivez pas l'option « prévention d'exécution des données pour tous les programmes et les services », Windows Serveur 2003 va considérer que votre base compilée contient un virus.

Pour accéder à cette option, faites un clic droit sur le Poste de Travail, puis cliquez sur Propriétés. Dans l'onglet « Avancé », cliquez sur le bouton « Paramètres » se trouvant dans « Performances » comme le montre l'image ci-dessous :

Il vous suffit maintenant de cocher l'option « Activer la prévention d'exécution des données pour les programmes et les services Windows uniquement », comme ci-dessous :

En cochant cette option, votre Windows serveur 2003 ne va vérifier que les programmes liés à Windows.