Conversion de bases 4D First, v4, v5, v6 à la version 4D 2003 ou 4D 2004

Gwladys Pathé

Mode d'emploi pour convertir d'anciennes bases vers les versions 4D 2003 ou 4D 2004

- Titre : Conversion de bases 4D First, v4, v5, v6 à la version 4D 2003 ou 4D 2004

- Auteur : Gwladys Pathé

- Parution : 4 septembre 2005

- Licence : Copyright ® 2005 4D s.a.. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

- I. Présentation ♪

I - Présentation ♪

Produit : 4D 2004 · Plateforme : Mac & Win

Vous avez une base (de 4D First à 4D 6.8.x) et vous voulez la convertir en versions 2004 ou 2003.

Pour cela, nous avons mis à votre disposition sur notre site FTP les versions intermédiaires nécessaires à cette conversion.

Voici la liste des versions que vous devez vous procurer avant de commencer les manipulations.

Pour Macintosh

La version 6.5.9 r2 de 4D.
La version 6.5.9 r2 de 4D Tools. (4D Util 6.5.9 r2)
Adresse :
ftp://ftp-public.4d.fr/Products/LastVersions/Line_6.5/Vf/Mac/ [ftp://ftp-public.4d.fr/Products/LastVersions/Line_6.5/Vf/Mac/]

La version 6.7.4 de 4D.
La version 6.7.4 de 4D Tools.
Adresse :
ftp://ftp-public.4d.fr/Products/LastVersions/Line_6.7/Vf/Mac/ [ftp://ftp-public.4d.fr/Products/LastVersions/Line_6.7/Vf/Mac/]

La version 6.8.5 de 4D
La version 6.8.5 de 4D Tools
Adresse :
ftp://ftp-public.4d.fr/Products/LastVersions/Line_6.8/Vf/Mac/ [ftp://ftp-public.4d.fr/Products/LastVersions/Line_6.8/Vf/Mac/]
Celle-ci est optionnelle, si vous le désirez vous pouvez passer directement de la version 6.7 à la version 2003 ou 2004.

Pour Windows

La version 6.5.9 r2 de 4D.
La version 6.5.9 r2 de 4D Tools. (4D Util 6.5.9 r2)
Adresse :
ftp://ftp-public.4d.fr/Products/LastVersions/Line_6.5/Vf/PC/ [ftp://ftp-public.4d.fr/Products/LastVersions/Line_6.5/Vf/PC/]

La version 6.7.4 de 4D.
La version 6.7.4 de 4D Tools.
Adresse :
ftp://ftp-public.4d.fr/Products/LastVersions/Line_6.7/Vf/Pc/ [ftp://ftp-public.4d.fr/Products/LastVersions/Line_6.7/Vf/Pc/]

La version 6.8.5 de 4D
La version 6.8.5 de 4D Tools
Adresse :
ftp://ftp-public.4d.fr/Products/LastVersions/Line_6.8/Vf/Pc/ [ftp://ftp-public.4d.fr/Products/LastVersions/Line_6.8/Vf/Pc/]
Celle-ci est également optionnelle pour Windows, si vous le désirez vous pouvez passer directement de la version 6.7 à la version 2003 ou 2004.

Mode opératoire :

- Ouvrez votre base avec le 4D Util (4D Tools) de votre version.
Dans le menu Utilitaires, cliquez sur « Vérifier et réparer » puis quand l'opération est terminée, cliquez sur « Compacter ». Quitter 4D Util (4D Tools).

- Ouvrez votre base compactée avec 4D 6.5.9 r2 qui la convertira.
Fermez l'application.

- Ouvrez votre base avec 4D Util 6.5.9 r2 (4D Tools) .
Dans le menu Utilitaires, cliquez sur « vérifier et réparer la structure » et « vérifier et réparer les données ». Quand l'opération est terminée, cliquez sur « Compacter » et quitter 4D Util (4D Tools).

- Ouvrez maintenant votre base avec 4D 6.7.4 .
Validez le message de conversion, fermez l'application.

- Ouvrez ensuite votre base avec 4D Tools6.7.4 .
Dans l'onglet Maintenance, cliquez sur « Compacter ». Dans l'onglet Structure, cliquez sur « Compacter ».
Fermez 4D Tools .

- Ouvrez votre base avec la version 6.8.5 .
Acceptez le message de conversion et refermez l'application.

- Ouvrez 4D Tools 6.8.5 , compactez les données depuis le bouton « Compacter » de l'onglet Maintenance ; Compacter la structure depuis le bouton « Compacter » de l'onglet Structure.
Fermez l'application.

- Vous pouvez maintenant ouvrir votre base en version 2003 ou 2004 sans craindre les aléas d'une mauvaise conversion.